DESIGN=top
DESDIR=E:\AbhishekV\rising\ethernet_tpsram_test\designer\top
FAM=PolarFire
DIE=PA5M300TS
PACKAGE=fcg1152
SPEED=-1
VOLTAGE=1.05
TEMPR=IND
VOLTR=IND
VCCI_1.2_VOLTR=IND
VCCI_1.5_VOLTR=IND
VCCI_1.8_VOLTR=IND
VCCI_2.5_VOLTR=IND
VCCI_3.3_VOLTR=IND
RESTRICTPROBEPINS=1
RESTRICTSPIPINS=0
DSW_VCCA_VOLTAGE_RAMP_RATE=
PLL_SUPPLY=
SYSTEM_CONTROLLER_SUSPEND_MODE=0
INIT_LOCK_FILE=
CONFIGURATION_OVERRIDE_FILE=
MSVT_EXPORT_DATA=0
NETLIST_TYPE=EDIF
